LIBRARY   VLIST

EXETYPE   WINDOWS

CODE	  PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA	  PRELOAD SINGLE

HEAPSIZE        4096

SEGMENTS
    FIXEDSEG   FIXED PRELOAD


EXPORTS
    WEP                 @1 RESIDENTNAME
    VListInfo           @2
    VListStyle          @3
    VListFlags          @4
    VListBoxWndProc     @50
    StylesDlgProc       @60
    LBSubclassProc      @70
